\documentstyle[11pt]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}

Table 4.  The Lines Selected For This Atlas
\medskip

\begin{tabular}{lllrrll} \hline \hline

  Ion    & $\lambda(\AA)$&   remark  &   E.P.(eV)&  $g_t$&  f  
&     Types Plotted \\
\hline
  He II  & 1640.4   & (7 lines) &  40.81  &   8 &  0.641  &  O \\
  C  II  & 1334.532 &           &   0.00  &   2 &  0.128  &  B, A \\
         & 1335.708 & (3 lines) &   0.01  &   4 &  0.319  &  B, A \\
  C  III & 1175.67  & (6 lines) &   6.50  &   9 &  0.257  &  O \\
  C  IV  & 1548.195 &           &   0.00  &   2 &  0.191  &  O, B \\
         & 1550.770 &           &   0.00  &   2 &  0.095  &  O, B \\
  N  IV  & 1718.551 &           &  16.20  &   3 &  0.179  &  O \\
  N  V   & 1238.821 &           &   0.00  &   2 &  0.157  &  O, B0--B2.5 \\
         & 1242.804 &           &   0.00  &   2 &  0.078  &  O, B0--B2.5 \\
  O  IV  & 1338.612 &           &  22.38  &   2 &  0.115  &  O \\
         & 1343.460 & (2 lines) &  22.41  &   4 &  0.115  &  O \\
  O  V   & 1371.292 &           &  19.69  &   3 &  0.156  &  O \\
  Mg I   & 2852.126 &           &   0.00  &   1 &  1.830  &  F \\
  Mg II  & 2795.528 &           &   0.00  &   2 &  0.612  &  B3--B9.5, A, F \\
         & 2802.705 &           &   0.00  &   2 &  0.305  &  B3--B9.5, A, F \\
  Al II  & 1670.787 &           &   0.00  &   1 &  1.833  &  B3--B9.5 \\
         & 2669.155 &           &   0.00  &   1 &  1.1E-5 &  A, F \\
  Al III & 1854.716 &           &   0.00  &   2 &  0.560  &  B, A \\
         & 1862.790 &           &   0.00  &   2 &  0.279  &  B, A \\
  Si II  & 1526.707 &           &   0.00  &   2 &  0.230  &  B, A \\
         & 1533.431 &           &   0.00  &   2 &  0.229  &  B, A \\
  Si III & 1206.500 &           &   0.00  &   1 &  1.669  &  B, A \\
         & 1895.46  &           &   0.00  &   1 &         &  B3--B9.5, A \\
  Si IV  & 1393.755 &           &   0.00  &   2 &  0.514  &  O, B \\
         & 1402.770 &           &   0.00  &   2 &  0.255  &  O, B \\
  Ca II  & 1649.958 &           &   0.00  &   2 &  1.7E-4 &  A \\
         & 1651.991 &           &   0.00  &   2 &  1.6E-4 &  A \\
  Fe II  & 2585.876 &           &   0.00  &  10 &  0.065  &  A, F  \\
         & 2598.370 &           &   0.05  &   8 &  0.099  &  A, F \\
         & 2599.396 &           &   0.00  &  10 &  0.224  &  A, F \\
\hline
\end{tabular}
\end{document}


==========================================================
Description of Table 4:  The Lines Selected For This Atlas
----------------------------------------------------------

This is table 4 from ``An Atlas of Ultraviolet P Cygni Profiles''
(Snow, T.P., Lamers, H.J.G.L.M., Lindholm, D.M., and Odell, A.P. 1994,
ApJS, 95, 163.

Table 4 contains a list of the spectral lines whose profiles are shown
in the atlas.  In addition to information about these lines, the spectral types
of the stars that display these lines in the atlas are listed.

