\documentstyle[apjpt]{article}
\begin{document}
\setcounter{page}{34}
\begin{planotable}{lrrrrlrlr}
\tablewidth{24pc}
\tablecaption{M15 STARS}
\tablehead{
\colhead{ID}                         &
\colhead{~~X(\arcsec)}               &
\colhead{~~Y(\arcsec)}               &
\colhead{{\it ~~V}$_{\rm {FP}}$} &
\colhead{~~V(km~s$^{-1}$)}           &
\colhead{S}                          &
\colhead{P$_{\chi ^{2}}$}            &
\colhead{NOTE}                       &}
\startdata
 AC212 &      2.3 &      0.4 &  13.3 & $-$124.2 $\pm$    1.1 &      & 0.57 &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       & $-$125.9 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.9 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
 AC224 &   $-$3.1 &      0.9 &  14.1 &  $-$75.4 $\:\:$  ~1.9 &      & 0.59 &    3   &\nl
       &          &          &       &  $-$73.9 $\:\:$  ~3.4 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$76.1 $\:\:$  ~2.3 & PSC  &      &        &\nl
 AC265 &   $-$1.8 &   $-$2.8 &  14.2 &  $-$97.9 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
 AC254 &   $-$4.2 &   $-$2.3 &  13.8 & $-$102.1 $\:\:$  ~4.2 & FP92 &      &        &\nl
 AC160 &      4.7 &      2.4 &  13.2 &  $-$97.4 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.64 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$99.2 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.0 $\:\:$  ~3.1 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$97.8 $\:\:$  ~1.9 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.1 $\:\:$  ~1.7 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.1 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
 AC253 &   $-$4.6 &   $-$3.5 &  13.4 & $-$107.9 $\:\:$  ~1.6 &      & 0.62 &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.8 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$107.2 $\:\:$  ~2.2 & PSC  &      &        &\nl
 AC161 &      6.0 &      1.8 &  13.8 & $-$123.9 $\:\:$  ~1.0 &      & 0.01 &    1   &\nl
       &          &          &       & $-$120.9 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$132.2 $\:\:$  ~3.0 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.2 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
 AC114 &      5.0 &   $-$3.9 &  13.7 & $-$116.9 $\:\:$  ~4.1 & FP91 &      &        &\nl
 AC112 &      6.0 &   $-$3.5 &  13.6 & $-$103.1 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      &        &\nl
   AC3 &   $-$4.3 &      5.5 &  13.2 &  $-$97.4 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.79 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.2 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.9 $\:\:$  ~2.7 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.9 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
 AC111 &      7.4 &   $-$4.1 &  13.2 & $-$117.4 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.69 &        &\nl
       &          &          &       & $-$119.7 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.6 $\:\:$  ~2.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.2 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
 AC185 &      0.1 &      8.5 &  14.5 &  $-$98.9 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
 AC178 &      4.8 &      7.7 &  13.5 &  $-$92.5 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.29 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.1 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$89.0 $\:\:$  ~3.1 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$90.5 $\:\:$  ~2.1 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$93.0 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
  K539 &   $-$6.0 &   $-$6.9 &  13.3 & $-$109.1 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.60 &  AC6   &\nl
       &          &          &       & $-$107.2 $\:\:$  ~3.9 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.1 $\:\:$  ~3.2 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.9 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.9 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 AC110 &      8.4 &   $-$4.7 &  14.3 & $-$105.0 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
 AC773 &      4.9 &      9.1 &  14.4 & $-$101.5 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
 AC291 &   $-$6.3 &      8.6 &  15.2 & $-$104.1 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
 AC104 &     10.4 &   $-$3.9 &  13.7 &  $-$97.6 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.83 &    3   &\nl
       &          &          &       &  $-$98.1 $\:\:$  ~2.4 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$97.6 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
 AC188 &   $-$2.0 &     11.1 &  15.3 & $-$115.3 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      &        &\nl
 AC247 &  $-$10.4 &   $-$4.8 &  13.3 &  $-$95.5 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.37 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$94.7 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.5 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$94.7 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
 AC100 &     11.9 &      0.6 &  15.2 & $-$107.9 $\:\:$  ~4.8 & FP92 &      &        &\nl
 AC616 &     11.0 &   $-$6.6 &  13.8 & $-$111.6 $\:\:$  ~2.0 &      & 0.86 &        &\nl
       &          &          &       & $-$111.1 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$111.8 $\:\:$  ~2.5 & FP91 &      &        &\nl
 AC279 &   $-$7.3 &     11.2 &  14.4 & $-$123.1 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &        &\nl
 AC414 &   $-$2.6 &  $-$13.4 &  13.0 &  $-$97.0 $\:\:$  ~0.6 &      & 0.44 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.7 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$97.0 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.4 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 AC615 &     12.0 &   $-$7.5 &  13.4 &  $-$87.7 $\pm$    1.0 &      & 0.16 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$89.5 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       &  $-$90.4 $\:\:$  ~2.9 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$85.9 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
 AC768 &     11.2 &      8.7 &  14.8 & $-$120.9 $\:\:$  ~1.8 &      & 0.03 &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.7 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$125.9 $\:\:$  ~2.9 & FP91 &      &        &\nl
 AC411 &      0.5 &  $-$14.3 &  12.8 &  $-$84.9 $\:\:$  ~0.5 &      & 0.61 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$84.7 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$84.3 $\:\:$  ~1.9 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$85.7 $\:\:$  ~0.7 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$84.2 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
   AC5 &     12.8 &      6.7 &  13.2 & $-$106.6 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.00 & V86    &\nl
       &          &          &       & $-$115.2 $\:\:$  ~1.2 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.3 $\:\:$  ~1.4 & FP91 &      &        &\nl
 AC602 &      8.0 &  $-$12.1 &  16.5 & $-$111.7 $\:\:$  ~4.6 & FP91 &      &        &\nl
 AC488 &  $-$13.3 &   $-$5.9 &  13.9 & $-$111.3 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.84 & II-16  &\nl
       &          &          &       & $-$111.9 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$111.8 $\:\:$  ~2.4 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.8 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
   AC9 &     11.1 &  $-$10.5 &  14.1 & $-$119.4 $\:\:$  ~1.8 &      & 0.69 &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.9 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$120.4 $\:\:$  ~3.0 & FP91 &      &        &\nl
 AC604 &      6.6 &  $-$13.9 &  15.8 & $-$108.9 $\:\:$  ~4.3 & FP91 &      &        &\nl
 AC271 &   $-$3.9 &     15.0 &  14.0 &  $-$83.2 $\:\:$  ~1.2 &      & 0.32 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$81.0 $\:\:$  ~2.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$83.8 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
 AC780 &      1.9 &     15.4 &  13.8 & $-$114.4 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.86 &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.7 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.4 $\:\:$  ~2.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.9 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.5 $\:\:$  ~1.5 & PSC  &      &        &\nl
   AC8 &   $-$4.9 &  $-$15.1 &  14.0 & $-$123.0 $\:\:$  ~1.9 &      & 0.77 &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.6 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$122.5 $\:\:$  ~2.5 & FP91 &      &        &\nl
 AC307 &  $-$15.9 &      0.5 &  15.6 & $-$103.7 $\:\:$  ~4.3 & FP91 &      &        &\nl
 AC623 &     15.8 &      2.5 &  13.3 & $-$100.4 $\:\:$  ~0.6 &      & 0.04 &        &\nl
       &          &          &       & $-$101.2 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$104.1 $\:\:$  ~3.4 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$101.9 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.3 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 AC783 &   $-$0.4 &     16.3 &  14.2 & $-$117.1 $\:\:$  ~2.4 &      & 0.54 &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.5 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.6 $\:\:$  ~3.4 & FP91 &      &        &\nl
 AC787 &   $-$3.1 &     16.8 &  14.2 & $-$115.1 $\:\:$  ~1.3 &      & 0.96 &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.6 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.0 $\:\:$  ~4.9 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.3 $\:\:$  ~1.7 & PSC  &      &        &\nl
 AC614 &     15.4 &   $-$8.0 &  15.1 & $-$103.3 $\:\:$  ~2.1 &      & 0.21 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$99.8 $\:\:$  ~3.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$105.3 $\:\:$  ~2.6 & FP91 &      &        &\nl
   AC1 &   $-$5.2 &     16.6 &  13.3 & $-$116.8 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.01 &        &\nl
       &          &          &       & $-$119.8 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.5 $\:\:$  ~2.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.0 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.7 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
   AC4 &  $-$17.2 &      4.5 &  13.4 & $-$125.4 $\:\:$  ~0.6 &      & 0.36 &        &\nl
       &          &          &       & $-$128.1 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.5 $\:\:$  ~2.4 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.7 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$125.2 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$125.1 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
$\,\!$AC493 &  $-$18.1 &   $-$5.1 &  14.5 &  $-$95.7 $\pm$    3.0 & FP92 &      &        &\nl
   AC7 &     18.8 &      1.2 &  14.4 & $-$107.1 $\:\:$  ~1.6 &      & 0.93 &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       & $-$107.3 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$107.0 $\:\:$  ~2.1 & FP91 &      &        &\nl
 AC761 &      8.5 &     17.1 &  13.4 & $-$109.5 $\:\:$  ~0.5 &      & 0.29 &        &\nl
       &          &          &       & $-$111.6 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.3 $\:\:$  ~2.3 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.5 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.2 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
 AC576 &     19.0 &   $-$2.3 &  14.0 & $-$122.4 $\:\:$  ~1.5 &      & 0.65 &        &\nl
       &          &          &       & $-$121.8 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$120.6 $\:\:$  ~3.6 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.2 $\:\:$  ~2.5 & PSC  &      &        &\nl
 AC758 &      7.2 &     17.8 &  14.4 & $-$113.0 $\:\:$  ~2.7 &      & 0.27 &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.9 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.1 $\:\:$  ~4.6 & FP91 &      &        &\nl
 AC327 &  $-$16.7 &      9.6 &  15.2 & $-$102.9 $\:\:$  ~3.5 & FP92 &      &        &\nl
 AC456 &  $-$10.6 &  $-$16.3 &  13.0 & $-$110.1 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.35 &        &\nl
       &          &          &       & $-$112.2 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$109.5 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$109.2 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
 AC492 &  $-$18.5 &   $-$6.9 &  16.1 & $-$120.6 $\:\:$  ~4.4 & FP91 &      &        &\nl
  K642 &     16.6 &     10.8 &  14.4 & $-$126.0 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      & AC710  &\nl
  K618 &     12.7 &     15.2 &  14.0 & $-$106.3 $\:\:$  ~3.8 & FP92 &      & AC716  &\nl
 AC351 &  $-$13.8 &     14.3 &  15.6 & $-$121.1 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
  K561 &   $-$1.4 &  $-$19.8 &  13.5 & $-$114.6 $\:\:$  ~0.5 &      & 0.20 & AC417  &\nl
       &          &          &       & $-$115.5 $\:\:$  ~1.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.7 $\:\:$  ~1.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.0 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.3 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
 AC457 &  $-$12.1 &  $-$16.1 &  13.2 & $-$123.7 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.02 &        &\nl
       &          &          &       & $-$129.3 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$122.5 $\:\:$  ~1.6 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.9 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$122.3 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
 AC589 &     16.4 &  $-$12.6 &  16.2 & $-$113.7 $\:\:$  ~2.4 & FP91 &      &        &\nl
 AC328 &  $-$18.5 &      9.4 &  14.2 &  $-$97.5 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
 AC473 &  $-$17.4 &  $-$11.9 &  15.3 & $-$110.3 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &        &\nl
   AC2 &     10.9 &     18.5 &  13.5 & $-$123.5 $\:\:$  ~0.6 &      & 0.85 &        &\nl
       &          &          &       & $-$123.8 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.2 $\:\:$  ~2.6 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$122.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.0 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 AC573 &     21.6 &   $-$1.2 &  15.1 & $-$117.9 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
 AC717 &     15.1 &     16.1 &  15.5 & $-$112.0 $\:\:$  ~4.6 & FP92 &      &        &\nl
 AC567 &     21.4 &   $-$8.4 &  16.4 & $-$127.2 $\:\:$  ~2.3 & FP91 &      &        &\nl
  K644 &     17.0 &  $-$16.8 &  15.7 &  $-$83.6 $\:\:$  ~3.3 & FP91 &      & AC595  &\nl
  K487 &  $-$18.6 &     15.7 &  14.3 &  $-$97.0 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      & AC349  &\nl
 AC596 &     15.9 &  $-$18.6 &  16.0 & $-$102.1 $\:\:$  ~4.4 & FP91 &      &        &\nl
 AC466 &  $-$17.5 &  $-$17.5 &  15.8 & $-$121.2 $\:\:$  ~4.4 & FP91 &      &        &\nl
 AC750 &      7.4 &     24.1 &  15.3 & $-$107.2 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &        &\nl
 AC424 &   $-$7.4 &  $-$24.9 &  15.5 & $-$113.4 $\:\:$  ~3.9 & FP91 &      &        &\nl
 AC845 &   $-$3.0 &     25.9 &  15.4 & $-$105.3 $\:\:$  ~4.8 & FP92 &      &        &\nl
 AC739 &     15.3 &     21.5 &  14.0 & $-$116.3 $\:\:$  ~1.6 &      & 0.28 &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.3 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.5 $\:\:$  ~3.0 & FP91 &      &        &\nl
  K681 &     24.5 &     11.1 &  14.9 & $-$128.8 $\:\:$  ~3.6 & FP92 &      & AC681  &\nl
  K678 &     23.8 &  $-$12.8 &  14.5 & $-$111.3 $\:\:$  ~3.1 &      & 0.66 & AC565  &\nl
       &          &          &       & $-$112.5 $\:\:$  ~4.1 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$109.8 $\:\:$  ~4.7 & FP91 &      &        &\nl
  K450 &  $-$26.2 &      6.9 &  14.1 & $-$109.7 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &  AC14  &\nl
  K615 &     11.4 &     24.6 &  14.4 &  $-$95.4 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      & AC736  &\nl
$\,\!$AC738 &     14.6 &     23.1 &  15.0 & $-$105.9 $\pm$    3.1 & FP92 &      &        &\nl
  K442 &  $-$27.3 &      0.2 &  14.2 & $-$104.7 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      & AC523  &\nl
 AC821 &   $-$7.7 &     26.7 &  15.3 & $-$111.0 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &~~~~~~~~&\nl
  K462 &  $-$24.4 &  $-$13.4 &  13.0 & $-$115.9 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.29 &  AC13  &\nl
       &          &          &       & $-$113.4 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.1 $\:\:$  ~2.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.7 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$117.4 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
  K694 &     27.5 &   $-$5.0 &  15.1 & $-$105.5 $\:\:$  ~3.6 & FP92 &      & AC571  &\nl
 AC735 &     10.9 &     25.9 &  14.9 & $-$106.7 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      &        &\nl
 AC831 &  $-$13.7 &     24.5 &  16.1 & $-$111.6 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      &        &\nl
 AC733 &     13.4 &     24.9 &  15.1 & $-$103.8 $\:\:$  ~3.8 & FP92 &      &        &\nl
  K661 &     20.0 &  $-$20.2 &  14.6 & $-$107.5 $\:\:$  ~2.9 & FP92 &      & AC557  &\nl
  K470 &  $-$23.5 &  $-$16.2 &  14.7 & $-$106.9 $\:\:$  ~3.6 & FP92 &      & AC503  &\nl
 AC801 &      0.3 &     29.3 &  15.3 & $-$115.9 $\:\:$  ~4.8 & FP92 &      &        &\nl
  K490 &  $-$19.2 &  $-$22.3 &  13.0 &  $-$91.8 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.44 & AC463  &\nl
       &          &          &       &  $-$91.8 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$91.3 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$93.6 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      &        &\nl
  K519 &  $-$10.3 &     27.8 &  14.0 & $-$109.1 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &  AC15  &\nl
 AC429 &  $-$10.8 &  $-$27.6 &  16.1 &  $-$93.2 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
  K436 &  $-$28.6 &   $-$7.8 &  14.6 &  $-$96.9 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      & AC530  &\nl
  K475 &  $-$22.6 &  $-$19.5 &  14.8 &  $-$99.1 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      & AC468  &\nl
 AC366 &  $-$19.8 &     22.6 &  15.7 & $-$113.1 $\:\:$  ~4.1 & FP92 &      &        &\nl
  K435 &  $-$29.8 &   $-$5.1 &  13.8 &  $-$94.3 $\:\:$  ~1.1 &      & 0.29 & AC529  &\nl
       &          &          &       &  $-$92.7 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.2 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
  K625 &     14.0 &     27.1 &  14.9 & $-$114.2 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      & AC731  &\nl
 AC728 &     17.0 &     25.5 &  14.9 & $-$114.9 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      &        &\nl
  K575 &      1.2 &     30.7 &  14.7 &  $-$93.3 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      & AC800  &\nl
  K602 &      7.9 &  $-$29.8 &  15.7 & $-$108.7 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      & AC369  &\nl
 AC819 &   $-$7.1 &     30.2 &  14.6 &  $-$92.7 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
  K596 &      7.0 &     30.3 &  14.4 &  $-$84.6 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      & AC754  &\nl
 AC727 &     18.7 &     25.0 &  15.2 & $-$107.6 $\:\:$  ~4.1 & FP92 &      &        &\nl
  K453 &  $-$26.2 &  $-$18.2 &  15.8 & $-$112.8 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      & AC504  &\nl
 AC407 &   $-$1.1 &  $-$32.2 &  14.1 & $-$109.3 $\:\:$  ~1.1 &      & 0.14 &        &\nl
       &          &          &       & $-$107.6 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.6 $\:\:$  ~4.1 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.2 $\:\:$  ~1.7 & PSC  &      &        &\nl
 AC552 &     22.6 &  $-$23.4 &  15.6 & $-$102.8 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      &        &\nl
  K415 &  $-$32.8 &      0.2 &  14.7 & $-$111.2 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      & AC544  &\nl
  K601 &      6.8 &  $-$32.1 &  13.4 & $-$103.8 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.25 &  AC12  &\nl
       &          &          &       & $-$101.3 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$100.4 $\:\:$  ~3.2 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$103.7 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$105.5 $\:\:$  ~1.5 & PSC  &      &        &\nl
  K443 &  $-$28.5 &  $-$16.3 &  15.9 & $-$113.8 $\:\:$  ~4.0 & FP92 &      & AC505  &\nl
 AC803 &   $-$0.5 &     32.9 &  14.3 & $-$109.1 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
 AC725 &     23.5 &     23.2 &  15.7 & $-$107.5 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
  K474 &  $-$22.9 &  $-$23.8 &  14.1 & $-$109.4 $\:\:$  ~1.4 &      & 0.87 &        &\nl
       &          &          &       & $-$109.6 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$109.1 $\:\:$  ~2.7 & FP91 &      &        &\nl
  K531 &   $-$8.1 &  $-$32.3 &  13.3 &  $-$96.3 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.51 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.3 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.5 $\:\:$  ~2.4 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.3 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$97.7 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
  K718 &     31.2 &  $-$11.9 &  15.0 & $-$110.0 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      &        &\nl
  K733 &     33.6 &      3.0 &  13.5 & $-$115.3 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.37 &  AC11  &\nl
       &          &          &       & $-$113.8 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.1 $\:\:$  ~2.2 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.3 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
$\,\!$FP1 &     33.6 &   $-$5.9 &  15.4 & $-$116.3 $\pm$    2.3 &      & 0.05 &        &\nl
       &          &          &       & $-$112.6 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       & $-$121.7 $\:\:$  ~3.6 & FP91 &      &        &\nl
   FP2 &     22.0 &     26.1 &  15.9 &  $-$92.6 $\:\:$  ~4.0 & FP92 &      &        &\nl
  K734 &     34.3 &      0.3 &  13.4 & $-$114.8 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.22 & AC650  &\nl
       &          &          &       & $-$114.1 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.3 $\:\:$  ~2.2 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.2 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 AC546 &  $-$34.3 &      2.0 &  15.4 & $-$109.1 $\:\:$  ~2.5 & FP92 &      &        &\nl
   FP3 &  $-$22.0 &  $-$26.8 &  16.2 & $-$105.8 $\:\:$  ~4.5 & FP92 &      &        &\nl
   FP4 &  $-$24.0 &  $-$25.3 &  15.6 & $-$114.1 $\:\:$  ~4.0 & FP92 &      &        &\nl
  K735 &     34.6 &      5.0 &  14.3 &  $-$96.0 $\:\:$  ~1.6 &      & 0.97 & AC651  &\nl
       &          &          &       &  $-$96.0 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.2 $\:\:$  ~4.8 & FP91 &      &        &\nl
  K706 &     28.8 &  $-$20.0 &  13.1 & $-$116.0 $\:\:$  ~0.6 &      & 0.03 &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.3 $\:\:$  ~1.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.3 $\:\:$  ~1.6 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.5 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
  K479 &  $-$21.8 &     27.4 &  12.9 & $-$124.4 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.93 &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.4 $\:\:$  ~1.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$124.5 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 AC540 &  $-$32.4 &  $-$14.6 &  15.3 & $-$110.7 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      &        &\nl
  K421 &  $-$30.9 &     18.5 &  12.8 & $-$112.9 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.66 &        &\nl
       &          &          &       & $-$112.4 $\:\:$  ~1.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$113.1 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
  K622 &     13.6 &     33.5 &  16.1 & $-$103.4 $\:\:$  ~3.6 & FP92 &      &        &\nl
  K720 &     31.6 &  $-$17.6 &  16.2 & $-$109.7 $\:\:$  ~3.7 & FP92 &      &        &\nl
   FP5 &   $-$4.9 &  $-$36.0 &  14.9 & $-$107.3 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      &        &\nl
  K404 &  $-$35.9 &      5.6 &  15.1 & $-$121.9 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
 AC535 &  $-$36.4 &   $-$5.8 &  14.4 &  $-$98.8 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
  K739 &     35.8 &   $-$9.5 &  15.0 &  $-$96.1 $\:\:$  ~2.0 &      & 0.04 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$93.7 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$103.3 $\:\:$  ~4.0 & FP91 &      &        &\nl
  K410 &  $-$34.4 &     13.9 &  15.6 & $-$111.7 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
  K674 &     22.4 &     29.6 &  16.0 & $-$111.7 $\:\:$  ~3.9 & FP92 &      &        &\nl
 AC810 &  $-$11.2 &     35.5 &  15.6 & $-$114.5 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
 AC807 &   $-$6.9 &     36.9 &  16.1 & $-$119.9 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
   FP6 &   $-$1.3 &  $-$37.8 &  15.4 & $-$101.6 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
  K391 &  $-$37.9 &   $-$0.5 &  14.8 & $-$101.6 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &        &\nl
  K755 &     37.7 &   $-$4.6 &  15.8 & $-$115.7 $\:\:$  ~4.6 & FP91 &      &        &\nl
 AC539 &  $-$36.2 &  $-$12.1 &  14.5 & $-$107.3 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
  K689 &     25.9 &  $-$29.4 &  15.8 & $-$107.6 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
  K583 &      3.1 &  $-$39.1 &  12.9 & $-$109.8 $\:\:$  ~0.8 &      & 0.85 &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.1 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$108.8 $\:\:$  ~2.0 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.0 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 AC541 &  $-$38.4 &   $-$7.9 &  16.6 &  $-$96.0 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
   FP7 &     18.3 &  $-$35.4 &  16.3 & $-$102.7 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      &        &\nl
   FP8 &   $-$3.7 &  $-$39.7 &  14.9 & $-$112.0 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &        &\nl
  K432 &  $-$28.6 &     27.9 &  15.9 & $-$112.2 $\:\:$  ~3.0 & FP92 &      &        &\nl
  K447 &  $-$26.7 &     29.9 &  13.4 & $-$109.5 $\:\:$  ~1.0 &      & 0.10 &        &\nl
       &          &          &       & $-$105.4 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$110.2 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
   FP9 &  $-$25.0 &     31.3 &  15.9 & $-$114.6 $\:\:$  ~3.7 & FP92 &      &        &\nl
  K511 &  $-$12.5 &     38.3 &  13.2 & $-$101.7 $\:\:$  ~0.9 &      & 1.00 &        &\nl
       &          &          &       & $-$101.7 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$101.7 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
  K751 &     36.4 &  $-$17.8 &  14.1 & $-$112.1 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &        &\nl
  FP10 &  $-$24.3 &     32.9 &  16.0 & $-$110.0 $\:\:$  ~4.2 & FP92 &      &        &\nl
  K409 &  $-$35.8 &  $-$19.9 &  15.3 & $-$112.8 $\:\:$  ~2.4 & FP92 &      &        &\nl
  K768 &     40.2 &  $-$10.0 &  16.0 & $-$114.0 $\:\:$  ~3.3 & FP91 &      &        &\nl
\tablebreak
$\,\!$K673 &     22.0 &  $-$35.2 &  13.4 & $-$105.3 $\pm$    0.8 &      & 0.00 &    1   &\nl
       &          &          &       & $-$111.9 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       & $-$111.6 $\:\:$  ~1.9 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$98.3 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
  K751 &     36.9 &  $-$19.0 &  14.3 &  $-$95.1 $\:\:$  ~2.5 &      & 0.91 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$94.9 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.5 $\:\:$  ~4.2 & FP91 &      &        &\nl
  FP11 &  $-$26.6 &  $-$32.3 &  15.5 & $-$111.5 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &        &\nl
  K578 &      2.0 &     41.8 &  14.2 & $-$103.3 $\:\:$  ~1.2 &      & 0.74 &        &\nl
       &          &          &       & $-$103.7 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$102.9 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      &        &\nl
  K428 &  $-$28.9 &  $-$30.6 &  15.1 & $-$108.6 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &        &\nl
  K370 &  $-$41.1 &  $-$10.5 &  15.8 & $-$112.6 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &        &\nl
  FP12 &      6.4 &  $-$42.5 &  15.5 &  $-$97.5 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &        &\nl
 AC665 &     42.3 &      9.6 &  15.5 &  $-$97.5 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
  K584 &      3.1 &  $-$43.3 &  14.4 &  $-$98.8 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &        &\nl
  K627 &     13.5 &  $-$41.6 &  15.3 & $-$106.0 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &        &\nl
  K777 &     43.8 &   $-$1.9 &  16.1 & $-$100.2 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &        &\nl
  FP13 &     44.0 &      4.4 &  16.7 & $-$109.4 $\:\:$  ~4.6 & FP92 &      &    2   &\nl
  K535 &   $-$8.0 &  $-$43.7 &  14.8 & $-$105.6 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
  FP14 &  $-$41.3 &  $-$17.0 &  16.1 & $-$111.5 $\:\:$  ~4.9 & FP92 &      &        &\nl
  K649 &     18.0 &     40.9 &  16.1 & $-$109.3 $\:\:$  ~3.7 & FP92 &      &    2   &\nl
  K406 &  $-$36.0 &  $-$27.0 &  14.0 & $-$112.5 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
  K427 &  $-$31.4 &  $-$32.4 &  14.2 &  $-$96.6 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &        &\nl
  K459 &  $-$22.8 &     39.3 &  14.3 & $-$109.3 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &    2   &\nl
  FP15 &  $-$40.7 &  $-$21.0 &  16.3 & $-$101.0 $\:\:$  ~3.7 & FP92 &      &        &\nl
  K495 &  $-$16.8 &     42.8 &  15.7 & $-$116.2 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &    2   &\nl
  K359 &  $-$43.8 &  $-$13.9 &  16.5 & $-$125.2 $\:\:$  ~4.6 & FP92 &      &        &\nl
  K497 &  $-$17.7 &  $-$42.5 &  13.2 & $-$116.7 $\:\:$  ~0.9 &      & 0.04 &        &\nl
       &          &          &       & $-$114.5 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.1 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
  K620 &     11.8 &  $-$44.8 &  15.2 & $-$114.2 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      &        &\nl
  K736 &     33.6 &  $-$32.7 &  14.2 & $-$101.2 $\:\:$  ~1.0 &      & 0.61 &        &\nl
       &          &          &       & $-$100.3 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$99.5 $\:\:$  ~3.0 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$102.1 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
  K780 &     45.4 &  $-$11.8 &  15.8 & $-$107.6 $\:\:$  ~4.4 & FP92 &      &    2   &\nl
  K502 &  $-$14.3 &     44.7 &  16.1 & $-$114.0 $\:\:$  ~2.9 & FP92 &      &    2   &\nl
  K619 &     13.1 &     45.1 &  14.6 & $-$113.3 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &    2   &\nl
  K771 &     41.8 &     21.5 &  16.5 & $-$109.3 $\:\:$  ~3.8 & FP92 &      &    2   &\nl
  K382 &  $-$39.6 &     25.5 &  15.8 & $-$118.4 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &    2   &\nl
  K775 &     42.3 &  $-$20.9 &  15.1 & $-$118.9 $\:\:$  ~4.1 & FP92 &      &    2   &\nl
  K604 &      7.1 &  $-$46.8 &  15.5 &  $-$93.1 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &        &\nl
  K458 &  $-$24.5 &     40.8 &  15.0 & $-$115.4 $\:\:$  ~1.7 & FP92 &      &    2   &\nl
  K465 &  $-$21.9 &     42.3 &  15.5 & $-$106.3 $\:\:$  ~2.8 & FP92 &      &    2   &\nl
  K567 &   $-$0.7 &  $-$47.7 &  13.4 &  $-$95.9 $\:\:$  ~1.2 &      & 0.49 &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.1 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$96.7 $\:\:$  ~1.7 & PSC  &      &        &\nl
  K759 &     37.8 &  $-$30.7 &  16.2 & $-$100.2 $\:\:$  ~3.1 & FP92 &      &    2   &\nl
  K586 &      3.6 &  $-$49.1 &  15.5 & $-$116.3 $\:\:$  ~3.3 & FP92 &      &        &\nl
  K343 &  $-$46.4 &     16.6 &  14.0 & $-$100.2 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &    2   &\nl
  K684 &     24.5 &  $-$42.8 &  14.5 & $-$110.5 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &    2   &\nl
  K725 &     31.8 &  $-$38.1 &  16.0 & $-$113.6 $\:\:$  ~3.4 & FP92 &      &V110,2  &\nl
  K746 &     36.0 &     34.3 &  16.3 & $-$107.2 $\:\:$  ~4.0 & FP92 &      &    2   &\nl
  K343 &  $-$47.3 &     15.5 &  13.6 & $-$112.1 $\:\:$  ~1.8 & FP92 &      &    2   &\nl
  K782 &     45.8 &     19.6 &  16.2 & $-$110.5 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      &    2   &\nl
  K669 &     21.5 &  $-$45.6 &  14.8 & $-$104.2 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &    2   &\nl
  K607 &      8.1 &  $-$50.1 &  14.4 & $-$119.1 $\:\:$  ~1.9 & FP92 &      &    2   &\nl
  K726 &     33.5 &  $-$38.7 &  16.2 & $-$109.4 $\:\:$  ~3.6 & FP92 &      &    2   &\nl
\tablebreak
$\,\!$K634 &     13.9 &  $-$49.3 &  12.9 & $-$104.0 $\pm$    0.6 &      & 0.14 &        &\nl
       &          &          &       & $-$103.9 $\:\:$  ~1.4 & FP92 &      &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       & $-$102.6 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$105.4 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  FP16 &     11.7 &  $-$50.0 &  16.0 & $-$111.2 $\:\:$  ~2.7 & FP92 &      &    2   &\nl
  K501 &  $-$14.6 &     49.3 &  15.2 & $-$125.1 $\:\:$  ~2.6 & FP92 &      &    2   &\nl
  K660 &     19.2 &  $-$48.1 &  15.1 & $-$111.9 $\:\:$  ~2.0 & FP92 &      &    2   &\nl
  K809 &     52.3 &   $-$4.7 &  15.0 & $-$118.5 $\:\:$  ~1.9 &      & 0.95 &    2   &\nl
       &          &          &       & $-$118.4 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$118.7 $\:\:$  ~4.8 & FP91 &      &        &\nl
  K422 &  $-$32.6 &  $-$41.3 &  14.6 & $-$108.1 $\:\:$  ~2.1 & FP92 &      &    2   &\nl
  K806 &     51.5 &  $-$12.6 &  14.7 & $-$114.4 $\:\:$  ~1.5 &      & 0.51 &    2   &\nl
       &          &          &       & $-$114.7 $\:\:$  ~1.6 & FP92 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$111.9 $\:\:$  ~4.0 & FP91 &      &        &\nl
  K810 &     52.8 &      7.7 &  14.7 & $-$113.5 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &    2   &\nl
  K724 &     31.1 &  $-$43.4 &  15.9 & $-$115.7 $\:\:$  ~3.2 & FP92 &      &    2   &\nl
  K797 &     51.0 &     17.1 &  15.1 & $-$114.0 $\:\:$  ~2.2 & FP92 &      &    2   &\nl
  K481 &  $-$21.7 &  $-$49.5 &  14.0 & $-$101.0 $\:\:$  ~2.3 & FP92 &      &    2   &\nl
  K346 &  $-$47.9 &  $-$25.8 &  14.1 & $-$119.0 $\:\:$  ~1.5 & FP92 &      &    2   &\nl
  K749 &     35.4 &  $-$46.6 &  13.5 &  $-$93.5 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  K572 &   $-$0.4 &  $-$58.7 &  13.7 &  $-$99.9 $\:\:$  ~2.3 & PSC  &      &        &\nl
  K702 &     31.4 &     50.5 &  13.0 & $-$117.1 $\:\:$  ~0.6 & PSC  &      &        &\nl
  K386 &  $-$38.7 &     46.7 &  12.8 & $-$117.5 $\:\:$  ~0.7 & PSC  &      &        &\nl
  K484 &  $-$19.4 &     59.5 &  16.8 & $-$109.6 $\:\:$  ~3.3 & FP91 &      &    2   &\nl
  K670 &     23.4 &     59.8 &  13.0 & $-$107.4 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
  K589 &      4.7 &  $-$64.6 &  13.4 & $-$111.3 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
  K286 &  $-$67.0 &      4.2 &  15.4 & $-$111.6 $\:\:$  ~3.0 & FP91 &      &    2   &\nl
  K863 &     68.0 &      6.7 &  13.8 & $-$110.1 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      &        &\nl
  K288 &  $-$66.3 &     21.9 &  13.6 & $-$106.0 $\:\:$  ~1.5 & PSC  &      &        &\nl
  K488 &  $-$19.9 &  $-$67.2 &  13.4 & $-$107.4 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      &        &\nl
  K280 &  $-$68.4 &  $-$15.9 &  15.2 & $-$102.3 $\:\:$  ~2.6 & FP91 &      &    2   &\nl
  K283 &  $-$67.8 &  $-$20.4 &  16.3 & $-$114.0 $\:\:$  ~2.6 & FP91 &      &    2   &\nl
  K290 &  $-$66.6 &  $-$25.5 &  13.9 & $-$116.1 $\:\:$  ~1.1 &      & 0.65 &        &\nl
       &          &          &       & $-$116.8 $\:\:$  ~1.8 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$115.8 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
  K293 &  $-$65.6 &  $-$28.4 &  15.5 & $-$112.2 $\:\:$  ~2.8 & FP91 &      &    2   &\nl
  K757 &     37.0 &  $-$64.2 &  12.8 & $-$114.7 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & IV--38 &\nl
  K672 &     24.1 &     70.5 &  13.7 & $-$107.8 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & I--6   &\nl
  K373 &  $-$40.5 &     65.6 &  12.7 &  $-$93.9 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
  K482 &  $-$21.6 &  $-$75.5 &  14.4 & $-$110.8 $\:\:$  ~1.5 & PSC  &      & III--59&\nl
  K260 &  $-$74.6 &  $-$24.7 &  14.0 & $-$100.7 $\:\:$  ~1.8 & PSC  &      &        &\nl
  K853 &     66.4 &     43.0 &  13.4 & $-$107.8 $\:\:$  ~0.7 &      & 0.96 &        &\nl
       &          &          &       & $-$107.7 $\:\:$  ~2.1 & FP91 &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$107.8 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
  K328 &  $-$54.1 &  $-$60.1 &  13.6 & $-$103.2 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      & III--48&\nl
  K300 &  $-$62.4 &  $-$52.3 &  17.2 & $-$112.9 $\:\:$  ~4.9 & FP91 &      &    2   &\nl
  K569 &   $-$1.0 &  $-$81.6 &  13.8 &  $-$96.0 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & III--83&\nl
  K319 &  $-$55.5 &     64.1 &  13.4 & $-$104.8 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  K272 &  $-$70.8 &  $-$48.3 &  13.4 & $-$106.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & III--27&\nl
  K647 &     15.2 &  $-$85.8 &  13.5 & $-$116.0 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  K592 &      4.5 &  $-$88.8 &  14.0 &  $-$97.4 $\:\:$  ~1.4 &      & 0.10 & IV--65 &\nl
       &          &          &       &  $-$99.7 $\:\:$  ~1.8 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       &  $-$95.2 $\:\:$  ~2.2 & PSC  &      &        &\nl
  K509 &  $-$14.2 &  $-$89.9 &  15.9 & $-$119.5 $\:\:$  ~3.2 & FP91 &      &    2   &\nl
  K913 &     86.5 &  $-$38.4 &  16.5 &  $-$97.3 $\:\:$  ~3.3 & FP91 &      &    2   &\nl
  K238 &  $-$82.8 &     46.1 &  13.2 & $-$102.7 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      & II--29 &\nl
  K870 &     71.3 &  $-$66.5 &  15.9 & $-$102.4 $\:\:$  ~3.6 & FP91 &      &    2   &\nl
  K254 &  $-$74.6 &     64.4 &  13.3 & $-$107.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & II--31 &\nl
  K928 &     93.8 &     30.7 &  13.8 & $-$105.9 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      & I--43  &\nl
  K883 &     75.9 &  $-$64.4 &  16.1 & $-$108.9 $\:\:$  ~2.0 & FP91 &      &    2   &\nl
  K825 &     60.2 &     80.6 &  12.8 & $-$100.1 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &S4,I--12&\nl
\tablebreak
$\,\!$K393 &  $-$35.8 &     94.9 &  13.2 &  $-$96.9 $\pm$    0.6 &      & 0.12 & II--42 &\nl
       &          &          &       &  $-$97.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &~~~~~~~~&\nl
       &          &          &       &  $-$95.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
  K943 &    101.5 &      1.8 &  14.2 & $-$112.3 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & I--38  &\nl
  K224 &  $-$87.5 &     53.8 &  13.3 & $-$106.7 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      & II--30 &\nl
  K240 &  $-$80.5 &     64.0 &  12.9 & $-$105.1 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
  K731 &     35.2 &     96.8 &  14.2 & $-$112.7 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      & I--63  &\nl
  K919 &     90.2 &     54.4 &  13.5 & $-$111.4 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & I--50  &\nl
  K354 &  $-$44.4 &     95.8 &  14.4 &  $-$98.6 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      & II--40 &\nl
  K961 &    109.9 &     13.2 &  14.1 & $-$111.4 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & I--41  &\nl
  K560 &   $-$2.7 & $-$111.8 &  14.5 &  $-$98.4 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & III--70&\nl
  K582 &      1.8 & $-$113.1 &  14.5 & $-$100.4 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      & IV--62 &\nl
  K357 &  $-$43.6 &    104.8 &  14.5 & $-$123.2 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      & II--44 &\nl
  K954 &    105.5 &  $-$67.7 &  14.2 & $-$101.9 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
  K912 &     85.4 &  $-$95.5 &  14.4 & $-$101.6 $\:\:$  ~1.1 &      & 0.13 & IV--48 &\nl
       &          &          &       & $-$104.6 $\:\:$  ~2.0 & PSC  &      &        &\nl
       &          &          &       & $-$101.2 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
  K158 & $-$119.7 &  $-$55.1 &  14.2 & $-$113.0 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      & III--33&\nl
  K990 &    132.9 &  $-$25.5 &  13.7 & $-$111.0 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & IV--10 &\nl
  K993 &    135.2 &     30.1 &  13.9 & $-$116.0 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      & I--74  &\nl
  K144 & $-$124.1 &     69.0 &  13.1 & $-$110.8 $\:\:$  ~0.4 & PSC  &      &II--75,4&\nl
  K169 & $-$108.3 &     93.0 &  13.4 & $-$112.8 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & II--64 &\nl
  K934 &     98.4 &    105.4 &  14.4 & $-$102.2 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      & I--62  &\nl
  K709 &     27.5 & $-$145.7 &  13.5 & $-$101.2 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & IV--58 &\nl
  K185 & $-$103.6 & $-$108.2 &  14.5 & $-$106.9 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
  K431 &  $-$27.8 &    155.3 &  13.0 & $-$107.1 $\:\:$  ~0.7 & PSC  &      & S1     &\nl
  K387 &  $-$36.2 &    164.1 &  13.4 & $-$112.6 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      & S3     &\nl
  K146 & $-$126.1 & $-$112.8 &  13.5 & $-$100.7 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & S7     &\nl
  K255 &  $-$73.1 &    153.8 &  13.7 & $-$100.3 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
  K114 & $-$155.9 &  $-$71.8 &  13.8 & $-$112.8 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  K994 &    133.3 & $-$110.2 &  13.8 & $-$112.8 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
  K129 & $-$140.6 &    109.8 &  14.2 & $-$104.6 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 K1033 &    172.3 &     48.8 &  14.4 & $-$111.4 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 K1040 &    180.1 &      2.0 &  13.3 & $-$101.2 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      & S6     &\nl
  K979 &    124.9 & $-$137.3 &  14.1 & $-$113.7 $\:\:$  ~1.6 & PSC  &      &        &\nl
  K846 &     65.1 & $-$186.3 &  13.9 & $-$105.9 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
   K87 & $-$186.4 &  $-$71.0 &  13.7 & $-$108.9 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & S29?   &\nl
   K89 & $-$178.1 &     96.2 &  14.4 & $-$109.7 $\:\:$  ~1.2 & PSC  &      &        &\nl
 K1054 &    191.4 &  $-$83.8 &  14.1 & $-$107.1 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
  K341 &  $-$45.3 &    204.8 &  12.8 & $-$111.5 $\:\:$  ~0.8 & PSC  &      &        &\nl
  K969 &    115.4 & $-$185.1 &  13.4 & $-$110.4 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      & S8     &\nl
   K66 & $-$218.3 &      8.0 &  14.4 & $-$107.0 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      & S36    &\nl
  K875 &     76.8 &    208.4 &  14.0 & $-$110.2 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
  K947 &    105.9 &    199.4 &  14.3 & $-$119.4 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 K1006 &    147.9 &    172.3 &  14.1 & $-$113.5 $\:\:$  ~1.4 & PSC  &      &        &\nl
   K69 & $-$216.4 &  $-$82.5 &  14.4 & $-$104.0 $\:\:$  ~1.1 & PSC  &      &        &\nl
 K1030 &    173.9 &    171.9 &  14.1 &  $-$98.6 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 K1073 &    246.2 &     15.4 &  14.1 & $-$119.7 $\:\:$  ~1.3 & PSC  &      &        &\nl
   K77 & $-$204.9 & $-$145.7 &  13.7 & $-$103.5 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 K1079 &    254.5 & $-$103.8 &  14.0 & $-$106.2 $\:\:$  ~1.0 & PSC  &      &        &\nl
 K1029 &    173.5 &    220.1 &  13.4 & $-$102.8 $\:\:$  ~0.9 & PSC  &      &        &\nl
\tablecomments{
\newline 1: Binary star candidates.
\newline 2: Not used in dynamics due to radial FP bias.
\newline 3: Not used in dynamics due to severe contamination.
\newline 4: PSC has 33 measurements for this star.}
\end{planotable}

\end{document}
