\documentstyle[aastab]{article}
\begin{document}
\input environ.tex
%
%		The next five command definitions define the "stdtable"
%		arguments.  This simplifies future changes to the table headers
%		by requiring the author to change the info in only one place.
%
\newcommand{\tfiva}{5}
\newcommand{\tfivb}{rlccc}
\newcommand{\tfivc}{Table 5}
\newcommand{\tfivd}{Fit Spectral Types and Extinctions}
\newcommand{\tfive}{UIT&Spc&${E(B-V)_{F}}$&${E(B-V)_{FS}}$&rms}
%
%		The next set of commands define maximum widths of the columns.
%		This is used to force the columns to the same tab settings from
%		page to page.
%
\newlength{\tfivlena}				% First column.
\settowidth{\tfivlena}{UIT}
\newlength{\tfivlenb}				% Second column.
\settowidth{\tfivlenb}{-O9-B0 IV-}
\newlength{\tfivlenc}				% Third column.
\settowidth{\tfivlenc}{${E(B-V)_{F}}$}
\newlength{\tfivlend}				% Fourth column.
\settowidth{\tfivlend}{${E(B-V)_{FS}}$}
\newlength{\tfivlene}				% Fifth column.
\settowidth{\tfivlene}{8.880}
%
\newcommand{\tfivf}{\tinvrule{\tfivlena}&\tinvrule{\tfivlenb}&
\tinvrule{\tfivlenc}&\tinvrule{\tfivlend}&\tinvrule{\tfivlene}}
%
%		The table.
%
\begin{stdtable}{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
   0  & B1-1.5 V &  0.13 & 0.11 & 0.28 \\
   1  & B1-1.5 V &  0.15 & 0.17 & 0.08 \\
   2  & B1-1.5 V &  0.09 & 0.10 & 0.19 \\
   3  & B2-5 IV  &  0.09 & 0.00 & 0.24 \\
   4  & O5-6 III &  0.16 & 0.26 & 0.16 \\
   5  & O9-B0 IV &  0.10 & 0.58 & 0.14 \\ 
   6 & B1-1.5 V &  0.09 & 0.13 & 0.30 \\
   7 & B1-1.5 V &  0.09 & 0.18 & 0.09 \\
   8 & B1-1.5 V &  0.12 & 0.11 & 0.30 \\
   9 & B2-5 IV &  0.09 &  0.06 & 0.32 \\
  10 & O7-B0 V &  0.09 &  0.25 & 0.23 \\
  11 & O5-6 III &  0.13 &  0.58 & 0.08 \\
  12 & B0-2 III &  0.15 &  0.01 & 0.14 \\
  13 & O7-B0 V &  0.09 & 0.39 & 0.20 \\
  14 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.15 & 0.26 \\
  15 & B0-2 I &  0.11 &  0.60 & 0.44 \\
  16 & O5-6 III &  0.14 &  0.11 & 0.14 \\
  17 & O9-B0 IV &  0.11 & 0.60 &  0.12 \\
  18 & O7-B0 V &  0.09 &  0.31 & 0.20 \\
  19  & O9-B0 IV &  0.09 &  0.54 & 0.21 \\
  20  & B1-1.5 V &  0.16 &  0.05 & 0.24 \\
  21  & O3-6 V &  0.09 & 0.43 & 0.08 \\
  22  & B0-2 I &  0.15 & 0.23 & 0.31 \\
  23  & B0-2 III &  0.12 & 0.01 & 0.01 \\
  24  & O7-B0 V & 0.12 & 0.38 & 0.11 \\
  25  & B2-4 V &  0.09 & 0.00 & 0.29 \\
  26  & 07-B0 V &  0.09 & 0.23 & 0.28 \\
  27  & O9-B0 IV &  0.09 & 0.55 & 0.18 \\
  28  & O9-B0 IV &  0.09 & 0.55 & 0.22 \\
  29  & O4-9 I &  0.16 & 0.53 & 0.10 \\
  30  & O7-B0 V & 0.10  & 0.24 & 0.12 \\
  31  & O9-B0 IV & 0.09  & 0.53 & 0.07 \\
  32  & O9-B0 IV &  0.09 & 0.47 & 0.05 \\
  33  & A0-2 I &  0.13 & 0.00 & 0.16 \\
  34  & O9-B0 IV & 0.11  & 0.29 & 0.21 \\
  35  & O5-6 III &  0.15 &  0.50 & 0.15 \\
  36  & O7-B0 V &  0.09 &  0.26 & 0.47 \\
  37  & O7-B0 V &  0.15  &  0.22 & 0.15 \\
  38 & B1-1.5 V &  0.09 &  0.11 & 0.18 \\
  39 & B0-2 I & 0.09 & 0.59 & 0.26 \\
  40 & B6-9 I & 0.16 & 0.01 & 0.53 \\
  41 & O4-9 I & 0.16 & 0.60 & 0.24 \\
  42 & O3-6 V & 0.12 & 0.60 &  0.23 \\
  43 & O7-B0 V & 0.11 &  0.18 & 0.02 \\
  44 & O5-6 III & 0.16 & 0.09 & 0.14 \\
  45 & B0-2 III & 0.09 & 0.19 & 0.07 \\
  46 & B2-5 IV &  0.09 & 0.01 &  0.32 \\
  47 & O4-9 I &  0.16 &  0.49 & 0.08 \\
  48 & O9-B0 IV &  0.09 &  0.54 & 0.17 \\
  49 & O7-B0 V &  0.09 & 0.44 &  0.32 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
  50 & B3-6 III &  0.11 & 0.00 & 0.19 \\
  51 & O7-B0 V &  0.10 & 0.31 & 0.13 \\
  52 & B1-1.5 V & 0.16 & 0.11  & 0.18 \\
  53 & B1-1.5 V &  0.11 & 0.14 & 0.12 \\
  54 & B2-5 IV &  0.09 &  0.01 & 0.19 \\
  55 & O5-6 III & 0.11 &  0.53 & 0.12 \\
  56 & O5-6 III & 0.16 &  0.53 & 0.21 \\
  57  & B0-2 III &  0.16 &  0.22 & 0.27 \\
  58  & B1-1.5 V &  0.13 &  0.03 & 0.17 \\
  59  & B1-1.5 V & 0.14 &  0.03 & 0.04  \\
  60  & O3-6 V &  0.09 &  0.56 & 0.33 \\
  61  & B6-9 I &  0.09 &  0.35 & 0.57  \\
  62  & B1-1.5 V &  0.09 &  0.15 & 0.23\\
  63  & B1-1.5 V &  0.09 &  0.08 & 0.18 \\
  64  & O3-6 V &  0.09 &  0.44 & 0.32 \\
  65  & O3-6 V &  0.09 &  0.58 & 0.18 \\
  66  & O7-B0 V &  0.09 & 0.32  & 0.19 \\
  67  & B1-1.5 V &  0.09 & 0.05 & 0.36 \\
  68  & B0-2 I & 0.09 & 0.37 &  0.17 \\
  69  & B2-5 IV &  0.09 &  0.00 & 0.84 \\
  70  & O7-B0 V &  0.09 &  0.24 & 0.29 \\
  71  & O7-B0 V &  0.09 &  0.22  & 0.09 \\
  72  & B3-6 III &  0.09 &  0.10 & 0.12 \\
  73  & B1-1.5 V &  0.14 &  0.09 & 0.25\\
  74  & B1-1.5 V &  0.09 &  0.11  & 0.85 \\
  75  & B1-1.5 V &  0.09 &  0.10  & 0.71 \\
  76  & O3-6 V &  0.09 &  0.60 & 0.72 \\
  77  & O4-9 I &  0.09 &  0.44 & 0.05 \\
  78  & B3-5 I &  0.09 &  0.26 & 0.13 \\
  79  & O5-6 III &  0.16 & 0.14 & 0.27 \\
  80  & O3-6 V &  0.09 & 0.60 & 0.22 \\
  81  & O7-B0 V &  0.09 &  0.30 & 0.24 \\
  82  & B0-2 I & 0.09 & 0.13 & 0.15 \\
  83  & O5-6 III  & 0.12 & 0.35 & 0.13 \\
  84  & B1-1.5 V & 0.10 & 0.03 &  0.17 \\
  85  & O7-B0 V & 0.09 & 0.40 & 0.47 \\
  86  & B1-1.5 V &  0.09 & 0.15 & 0.13 \\ 
  87  & B1-1.5 V &  0.12 & 0.00 & 0.20 \\
  88  & B1-1.5 V &  0.09 & 0.16 & 0.34 \\
  89  & O7-B0 V & 0.15 & 0.28 & 0.22 \\
  90  & O7-B0 V & 0.09 & 0.14 & 0.27 \\
  91  & O3-6 V & 0.09 & 0.46 & 0.14 \\
  92  & O7-B0 V & 0.09 & 0.31 & 0.21 \\
  93  & B0-2 III & 0.11 & 0.00 &  0.24 \\
  94  & B0-2 I & 0.16 & 0.27 & 0.15 \\
  95  & O7-B0 V & 0.09 & 0.43 & 0.23 \\
  96  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.22 & 0.33 \\
  97  & O5-6 III & 0.11 & 0.46 & 0.07 \\
  98  & A0-2 I & 0.09 & 0.00 & 0.25 \\
  99  & O9-B0 IV & 0.09 & 0.34 & 0.13 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
 100  & O3-6 V  & 0.10 & 0.08 & 0.14 \\
 101  & B1-1.5 V & 0.10 & 0.04 & 0.18 \\
 102  & O7-B0 V & 0.09 & 0.44 & 0.27 \\
 103  & B0-2 I & 0.12 & 0.00 & 0.10 \\
 104  & B3-5 I & 0.09 & 0.00 & 0.93 \\
 105  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.02 & 0.40 \\ 
 106  & O5-6 III & 0.16 & 0.59 & 0.04 \\
 107  & O5-6 III & 0.13 & 0.12 & 0.10 \\
 108  & O4-9 I & 0.16 & 0.41 & 0.07 \\
 109  & O7-B0 V  & 0.09 & 0.26 & 0.16 \\
 110  & O7-B0 V & 0.09 & 0.31 & 0.17 \\
 111  & O9-B0 IV & 0.11 & 0.18 & 0.05 \\
 112  & B0-2 I & 0.16 & 0.08 & 0.96 \\
 113  & O5-6 III & 0.09 & 0.00 & 0.31 \\
 114 & O5-6 III &  0.09 & 0.00 &  0.25 \\
 115 & O3-6 V & 0.09 & 0.41 & 0.19 \\
 116 & O7-B0 V &  0.09 & 0.02 & 0.46 \\
 117 & O9-B0 IV & 0.09 & 0.29 & 0.18 \\
 118 & O5-6 III & 0.16 & 0.33 & 0.49 \\
 119 & O3-6 V & 0.09 & 0.56 & 0.34 \\
 120 & B0-2 I & 0.09 & 0.10 & 0.11 \\
 121 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.04 & 0.29 \\
 122 & O7-B0 V & 0.09 & 0.33 & 0.16 \\
 123 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.13 & 0.38 \\
 124 & O4-9 I & 0.16 & 0.02 & 0.33 \\
 125 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.04 & 0.27 \\
 126 & O5-6 III & 0.09 & 0.05 & 0.40 \\
 127 & O3-6 V & 0.09 & 0.43 & 0.19 \\
 128 & O3-6 V & 0.09 & 0.02 & 0.36 \\
 129 & O4-9 I & 0.09 & 0.02 & 0.41 \\
 130 & B2-5 IV & 0.09 & 0.00 & 0.14 \\
 131 & O5-6 III & 0.16 & 0.23 & 0.29 \\
 132 & O7-B0 V & 0.09 & 0.00 & 0.40 \\
 133 & O3-6 V & 0.16 & 0.13 & 0.16 \\
 134 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.10 \\
 135 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.18 & 0.14 \\
 136 & B3-5 I & 0.09 & 0.00 & 0.50 \\
 137 & B0-2 I & 0.09 & 0.00 & 0.26 \\
 138 & O5-6 III & 0.09 & 0.01 & 0.18 \\
 139 & B0-2 III & 0.11 & 0.15 & 0.09 \\
 140 & B2-5 IV &  0.09 & 0.00 & 0.32 \\
 141 & B2-4 V & 0.09 & 0.00 & 0.21 \\
 142 & O4-9 I & 0.09 & 0.00 & 0.35 \\
 143 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.12 & 0.71 \\
 144 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.41 \\
 145 & O3-6 V & 0.14 & 0.07 & 0.53 \\
 146 & O3-6 V & 0.11 & 0.00 & 0.14 \\
 147 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.05 & 0.21 \\
 148 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.16 \\
 149 & O4-9 I & 0.16 & 0.02 & 0.16 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
 150 & O7-B0 V & 0.09 & 0.44 & 0.09 \\
 151 & O5-6 III & 0.09 & 0.00 & 0.30 \\
 152 & O7-B0 V & 0.09 & 0.22 & 0.28 \\
 153 & B0-2 III & 0.10 & 0.13 & 0.07 \\
 154 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.24 \\
 155 & O3-6 V & 0.14 & 0.06 & 0.13 \\
 156 & O7-B0 V & 0.09 & 0.01 & 0.20 \\
 157 & O4-9 I & 0.12 & 0.00 & 0.39 \\
 158 & O7-B0 V & 0.09 & 0.21 & 0.17 \\
 159 & O4-9 I & 0.09 & 0.50 & 0.13 \\
 160 & O3-6 V & 0.09 & 0.04 & 0.31 \\
 161 & O3-6 V & 0.16 & 0.13 & 0.18 \\
 162 & O3-6 V & 0.11 & 0.02 & 0.17 \\
 163 & O7-B0 V & 0.09 & 0.17 & 0.53 \\
 164 & O7-B0 V & 0.09 & 0.19 & 0.13 \\
 165 & O5-6 III & 0.16 & 0.03 & 0.12 \\
 166 & O7-B0 V & 0.09 & 0.13 & 0.39 \\
 167 & O7-B0 V & 0.09 & 0.00 & 0.65 \\
 168 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.18 & 0.32 \\
 169 & B2-4 V & 0.09 & 0.00 & 0.75 \\
 170 & O7-B0 V & 0.09 & 0.00 & 0.26 \\
 171  & O9-B0 IV & 0.09 & 0.50 & 0.44 \\
 172  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.01 & 0.36 \\
 173  & B0-2 III & 0.09 & 0.01 & 0.05 \\
 174  & O7-B0 V & 0.09 & 0.10 & 0.60 \\
 175  & O5-6 III & 0.13 & 0.13 & 0.10 \\
 176  & O7-B0 V & 0.09 & 0.23 & 0.24 \\
 177  & B0-2 III & 0.16 & 0.08 & 0.05 \\
 178  & O7-B0 V & 0.09 & 0.23 & 0.40 \\
 179  & O5-6 III & 0.09 & 0.04 & 0.15 \\
 180  & O4-9 I & 0.09 & 0.00 & 0.31 \\
 181  & O7-B0 V & 0.16 & 0.09 & 0.28 \\
 182  & O7-B0 V & 0.09 & 0.06 & 0.16 \\
 183  & O7-B0 V & 0.16 & 0.07 & 0.05 \\
 184  & O3-6 V & 0.09 & 0.12 & 0.34 \\
 185  & O3-6 V & 0.16 & 0.08 & 0.19 \\
 186  & B0-2 I & 0.13 & 0.00 & 0.32 \\
 187  & O4-9 I & 0.16 & 0.00 & 0.54 \\
 188  & O5-6 III & 0.09 & 0.45 & 0.13 \\
 189  & O7-B0 V & 0.09 & 0.20 & 0.20 \\
 190 & O3-6 V & 0.09 & 0.08 & 0.13 \\
 191 & B0-2 III & 0.15 & 0.05 & 0.06 \\
 192 & O4-9 I & 0.15 & 0.00 & 0.11 \\ 
 193 & B1-1.5 V & 0.12 & 0.41 & 0.05 \\
 194 & O7-B0 V & 0.09 & 0.13 & 0.26 \\
 195 & B0-2 III & 0.16 & 0.26 & 0.14 \\
 196 & B0-2 III & 0.09 & 0.07 & 0.08 \\
 197 & O3-6 V & 0.15 & 0.08 & 0.37 \\
 198 & O5-6 III & 0.16 & 0.50 & 0.24 \\
 199 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.14 & 0.35 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
 200 & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.25 \\
 201 & O7-B0 V & 0.09 & 0.05 & 0.23 \\
 202 & O7-B0 V & 0.09 & 0.23 & 0.31 \\
 203 & B1-1.5 V &  0.09 & 0.14 & 0.31 \\
 204 & O4-9 I & 0.14 & 0.00 & 0.28 \\
 205 & O7-B0 V & 0.09 & 0.17 & 0.35 \\
 206 & O7-B0 V & 0.15 & 0.37 & 0.29 \\
 207 & O7-B0 V & 0.09 & 0.02 &  0.82 \\
 208 & O7-B0 V & 0.15 & 0.10 &  0.27 \\
 209 &  B1-1.5 V & 0.09 & 0.03 & 0.61 \\
 210 &  O3-6 V & 0.16 & 0.02 & 0.05 \\
 211 &  O4-9 I & 0.09 & 0.20 & 0.15 \\
 212 &  O7-B0 V & 0.16 & 0.01 & 0.19 \\
 213 &  B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.22 \\
 214 &  B2-5 IV & 0.09 & 0.05 & 0.08 \\
 215 &  B2-5 IV & 0.09 & 0.00 & 0.15 \\
 216 &  B1-1.5 V & 0.09 & 0.11 & 0.88 \\
 217 &  O7-B0 V & 0.09 & 0.20 & 0.12 \\
 218 &  O7-B0 V & 0.09 & 0.00 & 0.25 \\
 219 &  O7-B0 V & 0.09 & 0.39 & 0.14 \\
 220 &  O7-B0 V & 0.09 & 0.02 & 0.13 \\
 221 &  O7-B0 V &  0.09 & 0.16 & 0.41 \\
 222 &  B1-1.5 V & 0.09 & 0.21 & 0.37 \\
 223 &  O3-6 V & 0.16 & 0.08 & 0.19 \\
 224 &  B1-1.5 V & 0.09 & 0.05 & 0.20 \\
 225 &  O7-B0 V & 0.09 & 0.13 & 0.24 \\
 226 &  B2-5 IV & 0.09 & 0.00 & 0.34 \\
 227 &  O5-6 III & 0.10 & 0.16 & 0.03 \\
 228  & O7-B0 V & 0.09 & 0.32 & 0.20 \\
 229  & O7-B0 V & 0.09 & 0.20 & 0.19 \\
 230  & O5-6 III & 0.16 & 0.24 & 0.25 \\
 231  & O3-6 V & 0.09 & 0.50 & 0.27 \\
 232  & O3-6 V & 0.10 & 0.13 & 0.10 \\
 233  & O7-B0 V & 0.09 & 0.28 & 0.32 \\
 234  & O7-B0 V & 0.09 & 0.17 & 0.15 \\
 235  & B0-2 III & 0.10 & 0.00 & 0.24 \\
 236  & O3-6 V & 0.14 & 0.16 & 0.40 \\
 237  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.13 & 0.58 \\
 238  & O7-B0 V & 0.09 & 0.32 & 0.22 \\
 239  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.21 & 0.10 \\
 240  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.16 & 0.32 \\
 241  & O3-6 V & 0.09 & 0.49 & 0.20 \\ 
 242  & O7-B0 V & 0.09 & 0.26 & 0.37 \\
 243  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.13 & 0.23 \\
 244  & O3-6 V & 0.16 & 0.01 & 0.13 \\
 245  & O7-B0 V & 0.09 & 0.16 & 0.22 \\
 246  & B3-5 I & 0.16 & 0.02 & 0.25 \\
 247  & O7-B0 V & 0.09 & 0.37 & 0.16 \\
 248  & O5-6 III & 0.16 & 0.60 & 0.23 \\
 249  & B1-1.5 V & 0.12 & 0.10 & 0.06 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
 250  & O5-6 III & 0.11 & 0.38 & 0.05 \\
 251  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.20 & 0.53 \\
 252  & O3-6 V & 0.09 & 0.58 & 0.22 \\
 253  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.18 & 0.29 \\
 254  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.18 & 0.33 \\
 255  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.09 & 0.30 \\
 256  & B3-5 I & 0.09 & 0.06 & 0.29 \\
 257  & B3-5 I & 0.16 & 0.01 & 0.53 \\
 258  & O7-B0 V & 0.09 & 0.15 & 0.09 \\
 259  & O7-B0 V & 0.09 & 0.14 & 0.29 \\
 260  & B1-1.5 V & 0.14 & 0.03 & 0.05 \\
 261  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.16 & 0.22 \\
 262  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.03 & 0.19 \\
 263  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.01 & 0.19 \\
 264  & O7-B0 V & 0.09 & 0.16 & 0.20 \\
 265  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.09 & 0.45 \\
 266  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.14 & 0.30 \\
 267  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.06 & 0.27 \\
 268  & B1-1.5 & 0.09 & 0.02 & 0.18 \\
 269  & B3-5 I & 0.14 & 0.00 & 0.16 \\
 270  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.03 & 0.34 \\
 271  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.12 & 0.11 \\
 272  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.05 & 0.28 \\
 273  & B2-5 IV & 0.09 & 0.01 & 0.22 \\
 274  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.06 & 0.28 \\ 
 275  & O9-B0 IV & 0.15 & 0.24 & 0.22 \\
 276  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.07 &  0.15 \\
 277  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.15 & 0.16 \\
 278  & B1-1.5 V & 0.10 & 0.04 & 0.18 \\
 279  & O7-B0 V & 0.09 & 0.36 & 0.38 \\
 280  & O7 B0 V & 0.09 & 0.09 & 0.19 \\
 281  & O7-B0 V & 0.09 & 0.29 & 0.14  \\
 282  & B2-5 IV & 0.09 & 0.02 & 0.47 \\
 283  & O3-6 V & 0.09 & 0.58 & 0.20 \\
 284  & O7-B0 V & 0.09 & 0.40 & 0.19 \\
 285  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.11 & 0.12 \\
 286  & B2-5 IV  & 0.09 & 0.08 & 0.08 \\
 287  & B1-1.5 V & 0.16 & 0.02 & 0.38 \\
 288  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.05 & 0.16 \\
 289  & O3-6 V  & 0.16 & 0.10 & 0.19 \\
 290  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.09 & 0.21 \\
 291  & O7-B0 V & 0.09 & 0.09 & 0.20 \\
 292  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.17 & 0.13 \\
 293  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.18 & 0.30 \\
 294  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.05 & 0.28  \\
 295  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.11 & 0.26 \\ 
 296  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.20 & 0.21 \\
 297  & B1-1.5 V  & 0.09  & 0.04 & 0.28 \\
 298  & O7-B0 V & 0.09 & 0.14 & 0.30 \\
 299  & O7-B0 V & 0.09 & 0.20 & 0.33 \\
\stdendcont{\tfiva}{\tfivb}{\tfivc}{\tfivd}{\tfive}{\tfivf}
 300  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.29 \\
 301  & B2-4 V & 0.09 & 0.00 & 0.24 \\
 302  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.09 & 0.33\\
 303  & O7-B0 V & 0.09 & 0.22 & 0.38 \\
 304  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.08 & 0.30 \\
 305  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.00 & 0.41 \\
 306  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.10 & 0.30 \\
 307  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.01 & 0.08 \\
 308  & B2-5 IV & 0.09 & 0.00 & 0.25 \\
 309  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.06 & 0.35 \\
 310  & B0-2 I & 0.09 & 0.13 & 0.14\\
 311  & O3-6 V & 0.16 & 0.08 & 0.21 \\
 312  & B1-1.5 V & 0.09 & 0.21 & 0.13 \\
 313  & B0-2 & 0.09 & 0.15 & 0.15 \\
\end{stdtable}
\end{document}
