\magnification=1200
\parskip=2pt
\nopagenumbers
\vsize=9.0truein
\hsize=5.68truein

\centerline{}
\vskip100pt
\centerline {TABLE 5. Derived Quantities: Absolute Magnitudes and Masses.}
\vskip30pt

column 1:  the Gliese number, from The Catalog of Nearby Stars (Gliese
and Jahreiss)

column 2:  mass of the object and standard error, in solar masses

column 3:  absolute V magnitude for the object and standard error, in
magnitudes

column 4:  absolute J magnitude for the object and standard error, in
magnitudes

column 5:  absolute H magnitude for the object and standard error, in
magnitudes

column 6:  absolute K magnitude for the object and standard error, in
magnitudes

\vfil\eject

\centerline{}
\vskip2pt
\hrule
\vskip4pt
\hrule

$$\vbox{\rm \settabs\+Gliese Num& massmassmassm& mvmvmvmvmv&
mjmjmjmjmj& mhmhmhmh& mkmkmkmkmk\cr

\+ \bf GL \#& \bf \hskip3pt Mass $\pm$ $\sigma$& \bf \hskip5pt
M$_V$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt M$_J$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt
M$_H$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt M$_K$$\pm$$\sigma$\cr

\centerline{}
\vskip2pt
\hrule
\vskip15pt

\+   22A&   0.352 0.036&  10.99 0.06&   -----    &   6.74 0.08&   6.44 0.10\cr
\+   22C&   0.124 0.013&  14.25 0.20&   -----    &   8.85 0.10&   8.38 0.11\cr
\+\cr
\+   25A&   0.642 0.235&   -----    &   -----    &   3.88 0.26&   3.82 0.27\cr
\+   25B&   0.642 0.235&   -----    &   -----    &   4.13 0.26&   3.98 0.27\cr
\+\cr
\+   65A&   0.097 0.010&  15.09 0.10&   9.72 0.04&   9.19 0.04&   8.80 0.05\cr
\+   65B&   0.094 0.010&  15.95 0.07&  \hskip-5pt 10.10 0.04&   9.49 0.04&   9.20 0.06\cr
\+\cr
\+   67A&   0.933 0.231&  \hskip5pt 4.28 0.13&   3.14 0.12&   2.90 0.12&   2.87 0.12\cr
\+   67B&   0.280 0.071&  11.83 0.48&   7.51 0.27&   7.40 0.17&   7.30 0.13\cr
\+\cr
\+  166C&   0.155 0.026&  12.77 0.06&   8.49 0.07&   7.87 0.07&   7.58 0.07\cr
\+\cr
\+  234A&   0.179 0.047&  12.78 0.04&   8.49 0.06&   7.92 0.04&   7.65 0.04\cr
\+  234B&   0.083 0.023&  16.11 0.29&  \hskip-5pt 10.28 0.25&   9.55 0.10&   9.15 0.09\cr
\+\cr
\+  340A&   0.657 0.101&   -----    &   4.73 0.12&   4.23 0.12&   4.25 0.12\cr
\+  340B&   0.590 0.090&   -----    &   5.08 0.12&   4.65 0.12&   4.33 0.12\cr
\+\cr
\+  352A&   0.195 0.060&  10.80 0.20&   7.13 0.19&   6.59 0.19&   6.38 0.19\cr
\+  352B&   0.203 0.062&  11.20 0.18&   7.46 0.19&   6.85 0.19&   6.61 0.19\cr
\+\cr
\+  508A&   0.709 0.179&  \hskip5pt 8.43 0.17&   5.72 0.17&   5.12 0.17&   4.95 0.17\cr
\+  508B&   0.497 0.126&  10.14 0.19&   6.80 0.18&   6.10 0.17&   5.87 0.17\cr
\+\cr
\+  559A&   1.086 0.025&  \hskip5pt  4.71 0.05&   3.24 0.05&   3.00 0.05&   2.90 0.05\cr
\+  559B&   0.903 0.021&  \hskip5pt  6.08 0.05&   4.37 0.05&   3.89 0.05&   3.78 0.05\cr
\+\cr

}$$
\vskip6pt
\hrule
\vfil\eject

\centerline{}
\vskip2pt
\hrule

$$\vbox{\rm \settabs\+Gliese Num& massmassmassm& mvmvmvmvmv&
mjmjmjmjmj& mhmhmhmh& mkmkmkmkmk\cr

\+ \bf GL \#& \bf \hskip3pt Mass $\pm$ $\sigma$& \bf \hskip5pt
M$_V$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt M$_J$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt
M$_H$$\pm$$\sigma$& \bf \hskip3pt M$_K$$\pm$$\sigma$\cr

\centerline{}
\vskip2pt
\hrule
\vskip15pt

\+  570B&   0.553 0.047&  \hskip5pt 9.39 0.09&   6.24 0.08&   5.66 0.09&   5.47 0.08\cr
\+  570C&   0.390 0.032&  11.23 0.13&   7.54 0.09&   6.85 0.12&   6.59 0.10\cr
\+\cr
\+  623A&   0.511 0.182&  11.11 0.10&   7.32 0.07&   6.83 0.07&   6.58 0.07\cr
\+  623B&   0.114 0.042&  16.61 0.72&  \hskip-5pt 10.60 0.29&   9.48 0.08&   9.45 0.15\cr
\+\cr
\+  661A&   0.264 0.020&  10.82 0.08&   7.14 0.05&   6.60 0.05&   6.40 0.06\cr
\+  661B&   0.260 0.019&  11.45 0.09&   7.55 0.05&   7.06 0.05&   6.82 0.07\cr
\+\cr
\+  677A&   0.285 0.092&  \hskip5pt 8.37 0.22&   5.65 0.21&   5.10 0.21&   4.94 0.22\cr
\+  677B&   0.251 0.081&  \hskip5pt 8.93 0.22&   5.95 0.21&   5.41 0.21&   5.22 0.22\cr
\+\cr
\+  702A&   0.856 0.056&  \hskip5pt 5.70 0.06&   4.15 0.06&   -----    &   3.90 0.05\cr
\+  702B&   0.678 0.045&  \hskip5pt 7.49 0.06&   5.66 0.07&   -----    &   4.64 0.05\cr
\+\cr
\+  704A&   0.932 0.187&  \hskip5pt 3.95 0.15&   2.62 0.16&   2.47 0.15&   2.38 0.17\cr
\+  704B&   0.616 0.124&  \hskip5pt 7.31 0.15&   5.15 0.16&   4.87 0.16&   4.44 0.18\cr
\+\cr
\+  725A&   0.370 0.061&  11.18 0.05&   7.48 0.03&   6.95 0.03&   6.72 0.03\cr
\+  725B&   0.316 0.052&  11.96 0.05&   8.00 0.03&   7.48 0.03&   7.25 0.03\cr
\+\cr
\+ 1245A&   0.128 0.021&  15.37 0.10&   9.79 0.03&   9.32 0.03&   8.96 0.03\cr
\+ 1245C&   0.074 0.013&  18.55 0.05&  \hskip-5pt 11.05 0.04&  \hskip-5pt  10.40 0.04&   9.99 0.04\cr
\+\cr
\+  860A&   0.257 0.011&  11.81 0.07&   7.88 0.04&   7.30 0.04&   6.99 0.04\cr
\+  860B&   0.167 0.007&  13.83 0.19&   9.07 0.08&   8.44 0.05&   8.36 0.07\cr
}$$

\vskip6pt
\hrule
\vskip4pt
\hrule

\vfil\eject\end
